*-----------------------------------------------------------------
* Filename : gbscrollbox.fd
* Release  : 6.010
*
* fd file for gbscrollbox.def
*
* (c) Copyright 1990/94 VIONA Development
*     All Rights Reserved
*
* Author      : Markus van Kempen
* Created     : 14. July 1992
* Updated     : 14. July 1992
* Updated     : 03. Aug  1992 US
*
*-----------------------------------------------------------------
##base _EGBScrollBase
##bias 30
##public
EGB_CreateLateScrollBox(con,minWidth,maxWidth,minHeight,maxHeight,sort,id)(A0/D0/D1/D2/D3/D4/D5)
EGB_AddItemToScrollBox(win,gad,item)(A0/A1/A2)
EGB_AddListToScrollBox(win,gad,list)(A0/A1/A2)
EGB_RemItemFromScrollBox(win,gad,item)(A0/A1/A2)
EGB_UpdateScrollBox(win,gad)(A0/A1)
EGB_RemListFromScrollBox(win,gad,list)(A0/A1/A2)
EGB_NextElem(win,gad)(A0/A1)
EGB_PrevElem(win,gad)(A0/A1)
EGB_ActivateElem(win,gad,elem)(A0/A1/A2)
EGB_SetTopElem(win,gad,elem)(A0/A1/A2)
EGB_LinkStringToScroll(scroll,string)(A0/A1)
##end

